<template>
  <v-empty-state
      headline="Упс, 404"
      title="Страница не найдена"
      text="Мы не можем найти страницу, которую вы ищите."
      image="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/7465/7465751.png"
  ></v-empty-state>
</template>

<script setup>
</script>